В Счетной палате признали стратегию развития банковского сектора неэффективной

Стратегия развития банковского сектора России на период до 2015 года не помогла банкам достичь долгосрочной устойчивости и эффективности. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты по результатам анализа и оценки итогов реализации в 2011-2015 годах Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года. «Конечно, реализация стратегии проходила в сложных условиях, что оказало […]